Copenhagen Flames ogłasza bankructwo!

To koniec działalności Copenhagen Flames! Po siedmiu latach obecności na scenie CS:GO, duńska organizacja ogłosiła bankructwo!

Copenhagen Flames nikomu nie trzeba przedstawiać. Duńska organizacja, która została założona w 2016 roku przez Steffena Thomsena, przez lata reprezentowała duńską scenę CS:GO. W jej barwach występowali m.in. tacy gracze jak refrezh, TeSeS, AcilioN, Jabbi czy Hooxi. To właśnie ta ostatnia dwójka reprezentowała skład, który jako ostatni w barwach CPH Flames występował na turnieju rangi Major. Było to w 2022 roku podczas PGL Major Antwerp.

Po rozpadzie składu dowodzonego przez Hooxiego, Copenhagen Flames zakontraktowało nowy zespół, w którego skład wchodzili m.in. b0RuP i raalz, a w późniejszym czasie dołączył także Farlig. Nowa piątka nie była w stanie dorównać sukcesom swoich poprzedników i nie wywalczyła awansu na Majora w Paryżu, jednocześnie nie osiągając zbyt dużych sukcesów w pozostałych rozgrywkach.

Jak się okazało, brak awansu na Majora nie był największym problemem Copenhagen Flames. Steffen Thomsen poinformował, że był zmuszony złożyć wniosek o upadłość duńskiej organizacji. W obszernym oświadczeniu opublikowanym na stronie klubu Duńczyk wyjaśnił powody swojej decyzji. Główną przyczyną upadku CPH Flames był brak funduszy na dalszy rozwój organizacji.

W zeszłym tygodniu, w piątek, złożyłem wniosek o upadłość Copenhagen Flames i zwolniłem cały personel, ponieważ nie byliśmy w stanie znaleźć funduszy na dalszy rozwój naszego klubu. Przez ostatnie 6 miesięcy pracowaliśmy niestrudzenie, aby uniknąć tego wyniku, ale niestety ponieśliśmy porażkę. I z tego powodu bardzo przepraszam. W końcu to moja odpowiedzialność i czuję się jak gówno, że do tego doszło.

Thomsen tłumaczy również, że po występach na Majorach w 2021 i 2022 roku poczuli, że w końcu nie muszą bać się o stabilność finansową.

Po naszym występie w Majorze w 2021 i 2022 roku nasz klub nabrał ogromnego rozpędu i poczuliśmy, że w końcu znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie musieliśmy bać się o swoją stabilność finansową, a nawet musieliśmy odmówić pracy, bo po prostu mieliśmy za dużo do zrobienia. Lato 2022 roku było prawdopodobnie pierwszym okresem od 7 lat od naszego powstania, kiedy nie martwiliśmy się ciągle kwestiami finansowymi.

Dalej możemy przeczytać, że organizacja starała się utrzymać stabilność finansową bez dofinansowań z zewnątrz. Misja ta przez chwilę się udawała, jednak to był tylko krótki moment.

Próbowaliśmy osiągnąć ten cel, tworząc różne źródła dochodów, takie jak organizowanie turniejów, akademia talentów z płacącymi studentami, imprezy integracyjne dla firm, bootcampy dla studentów, sprzedaż produkcji medialnych i wiele innych. Chcieliśmy zbudować solidny biznes. Klub, który nie polegał na niczyich pieniądzach. Od zawsze był to nasz najważniejszy cel i nasza misja. W pewnym stopniu nam się to udało, kiedy w 2021 roku osiągnęliśmy pierwszy dodatni roczny wynik finansowy, ale niestety nie trwało to długo.

I na koniec Thomsen wspomniał, że dla niego upadek Copenhagen Flames to jedno z najgorszych doświadczeń w jego życiu. Dodał także podziękowania dla wszystkich, którzy przez lata współpracowali przy budowie marki CPH Flames.

dzisiaj po złożeniu wniosku o upadłość. Copenhagen Flames już nie istnieje. Odejście tak wielu niesamowitych ludzi, którzy niestrudzenie dla nas pracowali, którzy są niezwykle pasjonatami klubu i którzy zrobiliby wszystko, aby wszystko działało, było absolutnie wstrząsającym, frustrującym i głęboko smutnym doświadczeniem. To było jedno z najgorszych doświadczeń w życiu moim i mojego współwłaściciela.

Dziękujemy wszystkim partnerom, fanom i obserwującym za wsparcie. Znaczyło to dla nas wiele i bez nich nie bylibyśmy w stanie osiągnąć wyżyn, które osiągnęliśmy.

Dziękuję wszystkim byłym pracownikom wszelkiego rodzaju za ogromny wkład. Ogromną radość sprawiło mi to, że niektórzy z Was wrócili, by znowu z nami pracować i patrzeć, jak dorastacie w innych miejscach. Rodzina Flames jest wyjątkowa i zawsze będę ją cenić. Jestem niezmiernie dumny z tego, co osiągnęliśmy w ciągu tych ostatnich 7 lat, nigdy nie narażając na szwank naszych wartości, naszej misji ani naszego sumienia.

Pełną treść oświadczenia Copenhagen Flames w języku angielskim możecie znaleźć tutaj.

Dear Flames fans and followers, it has been an absolute privilege to be a part of your lives for the last 7 years.

We have filed for bankruptcy.

Please read our statement here:https://t.co/ncB6wh2NSl

Thank you and BringTheFlames pic.twitter.com/h29Ssp3hlv

— Copenhagen Flames (@CPHFlames) May 1, 2023

Ostatni skład Copenhagen Flames w CS:GO prezentował się następująco:

Rasmus ’raalz’ Steensborg

Johannes ’b0RUP’ Borup

Thomas ’TMB’ Bundsbæk

Asger ’Farlig’ Jensen

Thomas ’birdfromsky’ Due-Frederiksen

Benjamin ’cube’ Stabell

Artykuł Copenhagen Flames ogłasza bankructwo! pochodzi z serwisu Respawn.pl.