iiyama GB2741QSU – 165 Hz, 1 ms i QHD w rozsądnej cenie

Rynek monitorów gamingowych w rozdzielczości QHD i odświeżaniu 165 Hz jest dziś wyjątkowo konkurencyjny, dlatego producenci muszą oferować coś więcej niż tylko podstawową specyfikację. iiyama G-Master GB2741QSU to model, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród graczy szukających uniwersalnego monitora do gier i codziennej pracy. 27-calowa matryca IPS, wysoka częstotliwość odświeżania, niski czas reakcji oraz solidna ergonomia mają stanowić jego największe atuty. Sprawdzamy, czy ten model wciąż jest godny polecenia i jak wypada w praktycznych testach.

iiyama GB2741QSU – 165 Hz, 1 ms i QHD w rozsądnej cenie

iiyama to japońska marka z ponad 50-letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu wyświetlającego, znana przede wszystkim z solidnych i przystępnych cenowo monitorów. Firma powstała w 1972 roku i od początku działalności konsekwentnie rozwijała technologię wyświetlania obrazu – od pierwszych telewizorów i monitorów CRT po nowoczesne panele LCD i LED. Dziś iiyama należy do grupy MCJ Corporation i jest szczególnie ceniona w Europie za dobrą jakość wykonania, długą żywotność produktów oraz korzystny stosunek ceny do możliwości, zwłaszcza w segmencie monitorów gamingowych i biurowych.

iiyama G-Master GB2741QSU to 27-calowy monitor z serii gamingowej Black Hawk, zaprojektowany z myślą o graczach oczekujących wysokiej płynności i dobrej jakości obrazu. Wyposażono go w matrycę IPS o rozdzielczości QHD (2560 × 1440), która zapewnia ostrość obrazu, dobre odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Odświeżanie 165 Hz i niski czas reakcji sprawiają, że model ten bardzo dobrze radzi sobie w dynamicznych grach, a wsparcie dla synchronizacji adaptacyjnej eliminuje efekt rozrywania obrazu. Uzupełnieniem całości jest solidna ergonomia, dzięki której monitor sprawdzi się nie tylko w grach, ale również w codziennej pracy.

Specyfikacja techniczna iiyama GB2741QSU

Przekątna: 27″, 68.6 cm,

Panel: IPS, matowe wykończenie,

Rozdzielczość: 2560 x1440 @144Hz,

Jasność: 350 cd/m2,

Kontrast statyczny: 1500:1,

Kontrast ACR: 80M:1,

Czas reakcji: 1ms,

Kolory: 16.7 mln,

Synchronizacja pozioma: 30 – 212kHz,

Plamka: 0.233 mm,

Złącza:

1x HDMI 2.0

1x DP 1.4,

2x USB 2.0,

HDCP,

Wyjście słuchawkowe.

Głośniki: tak, 2 x 2W,

Standard VESA: 100 mm x 100 mm,

Pivot: tak,

Zużycie energii: 17W,

Gwarancja: 24 miesiące.

Karton, w którym dostarczany jest iiyama G-Master GB2741QSU, od razu sugeruje, że mamy do czynienia ze sprzętem gamingowym. Dominuje charakterystyczna dla serii G-Master, ciemna kolorystyka z wyraźnymi, kontrastowymi grafikami oraz dużymi oznaczeniami najważniejszych parametrów technicznych – przekątnej 27 cali, rozdzielczości QHD, wysokiego odświeżania oraz technologii synchronizacji obrazu. Na bokach opakowania znajdziemy szczegółową specyfikację techniczną, piktogramy informujące o najważniejszych funkcjach oraz zdjęcie samego monitora. Karton wykonano z grubego, sztywnego kartonu, wyposażono go w solidne uchwyty transportowe, co wyraźnie ułatwia przenoszenie całości mimo sporych gabarytów i wagi zestawu.

Po rozpakowaniu kartonu od razu widać, że iiyama przywiązuje dużą wagę do zabezpieczenia sprzętu na czas transportu. Wszystkie elementy są bardzo dobrze unieruchomione w grubych, idealnie dopasowanych formach styropianowych, dzięki czemu nic nie przemieszcza się wewnątrz opakowania. Sam panel ekranu dodatkowo osłonięto ochronną folią, która chroni matrycę przed zarysowaniami.

Osobno zapakowano ramię oraz stopę podstawy, a także komplet przewodów. W zestawie znajdziemy kabel zasilający, przewód DisplayPort, przewód HDMI oraz komplet dokumentacji – instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Całość sprawia bardzo pozytywne pierwsze wrażenie: zestaw jest kompletny, starannie zapakowany i gotowy do montażu praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Montaż, pierwsze uruchomienie i jakość wykonania iiyama GB2741QSU

Montaż iiyama G-Master GB2741QSU przebiega szybko i bezproblemowo, nawet dla osób bez większego doświadczenia ze składaniem monitorów. Podstawę łączymy z ramieniem przy użyciu jednej, solidnej śruby, a następnie całość wsuwamy w prowadnicę z tyłu obudowy, gdzie mechanizm zatrzaskowy pewnie blokuje konstrukcję. Cały proces zajmuje dosłownie kilka minut i nie wymaga użycia narzędzi. Po złożeniu monitor stoi bardzo stabilnie, bez jakiegokolwiek chybotania, a szeroki zakres regulacji pozwala łatwo dopasować jego położenie do własnych preferencji.

Pierwsze uruchomienie jest równie bezproblemowe. Po podłączeniu zasilania i źródła obrazu monitor zostaje natychmiast wykryty przez komputer, a obraz pojawia się praktycznie od razu po włączeniu. Fabryczne ustawienia są dobrze dobrane do codziennego użytkowania, co pozwala komfortowo korzystać z monitora już od pierwszych minut, bez konieczności kalibracji. Menu OSD jest przejrzyste, logicznie rozplanowane i obsługiwane wygodnym joystickiem umieszczonym z tyłu obudowy, co znacząco ułatwia szybkie zmiany ustawień obrazu.

Jakość wykonania obudowy stoi na bardzo wysokim poziomie. Zastosowane tworzywo jest grube, sztywne i dobrze spasowane – nic nie trzeszczy ani nie ugina się pod naciskiem. Matowe wykończenie skutecznie ogranicza widoczność odcisków palców i drobnych zabrudzeń, a całość prezentuje się estetycznie i nowocześnie, bez przesadnie agresywnego, gamingowego wzornictwa. Stosunkowo wąskie ramki wokół ekranu poprawiają wygląd monitora na biurku i dobrze sprawdzają się także w konfiguracjach wielomonitorowych.

Podsumowanie recenzji iiyama GB2741QSU

iiyama G-Master GB2741QSU to monitor, który bardzo dobrze odnajduje się w roli uniwersalnego ekranu do gier i codziennego użytkowania. Połączenie 27-calowej matrycy IPS o rozdzielczości QHD z wysokim odświeżaniem zapewnia dobrą jakość obrazu, wysoką płynność i komfort zarówno podczas dynamicznej rozgrywki, jak i pracy biurowej czy przeglądania multimediów. Model ten nie próbuje wyróżniać się agresywnym designem – zamiast tego stawia na solidne wykonanie, stabilną konstrukcję i praktyczną ergonomię.

Na plus należy zaliczyć również bezproblemowy montaż, intuicyjne menu OSD oraz dobrze dobrane ustawienia fabryczne, które pozwalają korzystać z monitora bez długiego konfigurowania. Wsparcie dla synchronizacji adaptacyjnej skutecznie eliminuje tearing, a matowa powłoka matrycy poprawia komfort użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych. GB2741QSU nie jest konstrukcją rewolucyjną, ale właśnie w tej przewidywalności i dopracowaniu tkwi jego największa siła.

Jeśli szukasz sprawdzonego monitora QHD 165 Hz w rozsądnej cenie, który dobrze poradzi sobie zarówno z grami, jak i codzienną pracą, iiyama G-Master GB2741QSU pozostaje jedną z bezpieczniejszych i bardziej opłacalnych propozycji w swoim segmencie.

ZOBACZ NASZE INNE RECENZJE!

Artykuł iiyama GB2741QSU – 165 Hz, 1 ms i QHD w rozsądnej cenie pochodzi z serwisu Respawn.pl.